VOEDINGSWAARDEN		100 g	30 g	RI*
Energie			1.725  kJ	518   kJ	4,9 %
411   kcal	123   kcal
Vet			7,0    g	2,1    g	3,0 %	  Waarvan verzadigd		2,9    g	0,9    g	4,5 %	Koolhydraten		7,0    g	2,1    g	0,8 %
Waarvan suikers		6,2    g	1,9    g	2,1 %
Eiwit 			78,3  g	23,5  g	47,0 %
Voedingsvezels		1,5    g	0,4    g	1,1 %
Zout			0,7    g	0,2    g         3,3 %
*RI = Referentie inname op basis van 8400 kJ / 2000 kcal.
INGREDIËNTEN
Wei eiwit concentraat (MELK), wei eiwit isolaat (MELK), cacaopoeder  	(4,8%), natuurlijk aroma, aroma, zonnebloem lecitine, verdikkingsmiddel: xanthaan gom, zoetstof: sucralose.
AMINOZUUR PROFIEL (Per 100 gram)
Glutaminezuur 	17,68 g	Serine		4,78   g Asparaginezuur	10,72 g 	Fenylanaline**	3,16   g
Leucine* **		10,22 g	Tyrosine		2,87   g
Lysine**		9,16   g	Cysteine		2,28   g
Threonine**		6,84   g	Arginine		2,23   g
Isoleucine* ** 	6,13   g	Methionine**	2,16   g
Proline		5,92   g	Histidinine		1,85   g
Valine* **		5,75   g	Glycine		1,83   g
Alanine		4,89   g	Tryptofaan**	1,73   g
*Vertakt aminozuur (BCAA), **Essentieel aminozuur

Uiterste kwaliteit
Solid supplements gebruikt enkel volgens de biowetenschappen 	hoogwaardige eiwitbronnen voor haar eiwitsupplementen. Dit zorgt voor een zo effectief mogelijk spierherstel na zware inspanning.
Solid supplements streeft ernaar om elk artikel uit haar supplementenlijn verantwoord te houden bij langer termijn gebruik. Potentiële  productstoffen worden voorgelegd aan recent onderzoek om werking en verantwoording te maximaliseren.

VOEDINGSSUPPLEMENT

Waarschuwingen
Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Aanbevolen dagdosering niet overschrijden. Niet aanbevolen voor personen onder de 18 jaar en zwangere vrouwen. Raadpleeg je arts voorafgaand bij gebruik als je medicijnen neemt of een medische aandoening hebt.

Aanbevolen gebruik
Mix 250 ml water of melk met een maatschep poeder (ca. 30 gram).	Maximaal 3 maatscheppen per dag.

Bewaaradvies
Koel en droog bewaren. na opening beperkt houdbaar. 		THT datum: zie verpakking.

Allergenen
Melk. Kan sporen bevaten van gluten, ei en soja.

Pure Cacao

Plant Protein

Gefabriceerd in Nederland

8

1.000 Gram

33 Servings

720299

065611

Solid supplements, Van Thienenlaan 5C, 5622 BA Eindhoven.
https://www.solidsupplements.nl